-- 隐藏并停用左侧菜单“室内固定摊位”。
-- 保留菜单及角色关联数据，便于需要时恢复。
UPDATE sys_menu
SET visible = '1',
    status = '1',
    update_by = 'admin',
    update_time = CURRENT_TIMESTAMP,
    remark = '已移除左侧菜单入口'
WHERE menu_id = 2112
  AND menu_name = '室内固定摊位';
