-- 移除场地信息维护中的展位图母本表
-- 执行前请确认招聘会展位图已经迁移到 cms_outdoor_fair_booth

DROP TABLE IF EXISTS "cms_venue_booth";
DROP SEQUENCE IF EXISTS "cms_venue_booth_id_seq";
