-- 用户表最终结构。
-- 执行前请确认目标数据库、影响范围和备份策略；本文件不会由应用自动执行。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS USERS (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户主键',
    full_name VARCHAR(80) NOT NULL COMMENT '用户姓名',
    email VARCHAR(160) NOT NULL COMMENT '用户邮箱，必须唯一',
    role VARCHAR(40) NOT NULL COMMENT '用户角色：Admin、Manager、Member、Viewer',
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE' COMMENT '账号状态：ACTIVE 或 INACTIVE',
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最后更新时间',
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY uk_users_email (email),
    KEY idx_users_full_name (full_name),
    KEY idx_users_status (status)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='培训项目用户表';
